\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{myXsim}

\title{Continuité, convexité \hfill Trame}
\tribe{Terminale ES}
\date{Septembre 2019}

\pagestyle{empty}

\begin{document}

\section{Résumer une fonction}

\subsection{Tableau de signes}

Correspondance signe, représentation graphique

\subsection{Tableau de variations}

Correspondance variations, représentation graphique

\section{Continuité}

\paragraph{Définition (graphique et non formelle)}\\
Une fonction est continue quand le tracé de sa courbe représentative peut se faire sans lever le crayon.

\paragraph{Exemples}
\begin{itemize}
    \item Une fonction continue
    \item Une fonction non continue
    \item Fonctions classiques
\end{itemize}

\paragraph{Convention}
Par convention, dans un tableau de variation, les flèches indiquent évidemment que la fonction est strictement monotone, mais aussi qu'elle est continue. 

\paragraph{Théorème des valeurs intermédiaires}

\section{Concavité et convexité}

\end{document}
