\documentclass[10pt,xcolor=table]{classPres}
%\usepackage{myXsim}

\title{}
\author{}
\date{Novembre 2019}

\begin{document}

\begin{frame}{Isolation phonique} 

    L'unité d'intensité du son sera en décibel (dB). Une source sonore émet un son.

    Pour éviter les nuisances, on dispose d'un isolant phonique qui absorbe 10\% de l'intensité du son par centimètre d'épaisseur.
     
    On mesure qu'après 2cm d'isolant l'intensité sonore est de 100dB.

    \begin{center}
        Comment calculer l'intensité sonore restante après n'importe quelle épaisseur de cet isolant phonique?
    \end{center}

    \pause
    \begin{enumerate}
        \item Intensité sonore après 3cm d'isolant phonique? 4cm?
    \pause
        \item Intensité sonore sans isolation phonique? Avec seulement 1cm?
    \pause
        \item Intensité sonore avec 2,5cm d'isolant phonique?
    \end{enumerate}
\end{frame}

\end{document}

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "master"
%%% End:

